en	An authentication exception occurred.
pt-br	Uma exceção ocorreu durante a autenticação.

en	Authentication credentials could not be found.
pt-br	As credenciais de autenticação não foram encontradas.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
pt-br	A solicitação de autenticação não pôde ser processada devido a um problema no sistema.

en	Invalid credentials.
pt-br	Credenciais inválidas.

en	Cookie has already been used by someone else.
pt-br	Este cookie já foi usado por outra pessoa.

en	Not privileged to request the resource.
pt-br	Sem privilégio para solicitar o recurso.

en	Invalid CSRF token.
pt-br	Token CSRF inválido.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
pt-br	Nenhum provedor de autenticação encontrado para suportar o token de autenticação.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
pt-br	Nenhuma sessão disponível, ela expirou ou os cookies não estão habilitados.

en	No token could be found.
pt-br	Nenhum token foi encontrado.

en	Username could not be found.
pt-br	Nome de usuário não encontrado.

en	Account has expired.
pt-br	A conta está expirada.

en	Credentials have expired.
pt-br	As credenciais estão expiradas.

en	Account is disabled.
pt-br	Conta desativada.

en	Account is locked.
pt-br	A conta está travada.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
pt-br	Muitas tentativas de login malsucedidas, tente novamente mais tarde.

en	Invalid or expired login link.
pt-br	Link de login inválido ou expirado.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
pt-br	Muitas tentativas de login inválidas, por favor, tente novamente em um minuto.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minutes.
pt-br	Muitas tentativas de login sem sucesso, por favor tente novamente em %minutes% minutos.