en	An authentication exception occurred.
pt	Ocorreu uma excepção durante a autenticação.

en	Authentication credentials could not be found.
pt	As credenciais de autenticação não foram encontradas.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
pt	O pedido de autenticação não foi concluído devido a um problema no sistema.

en	Invalid credentials.
pt	Credenciais inválidas.

en	Cookie has already been used by someone else.
pt	Este cookie já está em uso.

en	Not privileged to request the resource.
pt	Não possui privilégios para aceder a este recurso.

en	Invalid CSRF token.
pt	Token CSRF inválido.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
pt	Nenhum fornecedor de autenticação encontrado para suportar o token de autenticação.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
pt	Não existe sessão disponível, esta expirou ou os cookies estão desativados.

en	No token could be found.
pt	O token não foi encontrado.

en	Username could not be found.
pt	Nome de utilizador não encontrado.

en	Account has expired.
pt	A conta expirou.

en	Credentials have expired.
pt	As credenciais expiraram.

en	Account is disabled.
pt	Conta desativada.

en	Account is locked.
pt	A conta está trancada.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
pt	Várias tentativas de login falhadas, por favor tente mais tarde.

en	Invalid or expired login link.
pt	Ligação de login inválida ou expirada.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
pt	Demasiadas tentativas de login, tente novamente num minuto.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minutes.
pt	Muitas tentativas de login sem sucesso, por favor tente novamente em %minutes% minutos.