en	An authentication exception occurred.
nl	Er heeft zich een authenticatieprobleem voorgedaan.

en	Authentication credentials could not be found.
nl	Authenticatiegegevens konden niet worden gevonden.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
nl	Authenticatieaanvraag kon niet worden verwerkt door een technisch probleem.

en	Invalid credentials.
nl	Ongeldige inloggegevens.

en	Cookie has already been used by someone else.
nl	Cookie is al door een ander persoon gebruikt.

en	Not privileged to request the resource.
nl	Onvoldoende rechten om de aanvraag te verwerken.

en	Invalid CSRF token.
nl	CSRF-code is ongeldig.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
nl	Geen authenticatieprovider gevonden die de authenticatietoken ondersteunt.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
nl	Geen sessie beschikbaar, mogelijk is deze verlopen of cookies zijn uitgeschakeld.

en	No token could be found.
nl	Er kon geen authenticatietoken worden gevonden.

en	Username could not be found.
nl	Gebruikersnaam kon niet worden gevonden.

en	Account has expired.
nl	Account is verlopen.

en	Credentials have expired.
nl	Authenticatiegegevens zijn verlopen.

en	Account is disabled.
nl	Account is gedeactiveerd.

en	Account is locked.
nl	Account is geblokkeerd.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
nl	Te veel onjuiste inlogpogingen, probeer het later nogmaals.

en	Invalid or expired login link.
nl	Ongeldige of verlopen inloglink.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
nl	Te veel onjuiste inlogpogingen, probeer het opnieuw over %minutes% minuut.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minutes.
nl	Te veel mislukte inlogpogingen, probeer het over %minutes% minuten opnieuw.