en	An authentication exception occurred.
it	Si è verificato un errore di autenticazione.

en	Authentication credentials could not be found.
it	Impossibile trovare le credenziali di autenticazione.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
it	La richiesta di autenticazione non può essere processata a causa di un errore di sistema.

en	Invalid credentials.
it	Credenziali non valide.

en	Cookie has already been used by someone else.
it	Il cookie è già stato usato da qualcun altro.

en	Not privileged to request the resource.
it	Non hai i privilegi per richiedere questa risorsa.

en	Invalid CSRF token.
it	CSRF token non valido.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
it	Non è stato trovato un valido fornitore di autenticazione per supportare il token.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
it	Nessuna sessione disponibile, può essere scaduta o i cookie non sono abilitati.

en	No token could be found.
it	Nessun token trovato.

en	Username could not be found.
it	Username non trovato.

en	Account has expired.
it	Account scaduto.

en	Credentials have expired.
it	Credenziali scadute.

en	Account is disabled.
it	L'account è disabilitato.

en	Account is locked.
it	L'account è bloccato.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
it	Troppi tentativi di login falliti, riprova tra un po'.

en	Invalid or expired login link.
it	Link di login scaduto o non valido.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
it	Troppi tentativi di login falliti, riprova tra %minutes% minuto.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minutes.
it	Troppi tentativi di accesso falliti, riprova tra %minutes% minuti.